* prototypes for OctaMEDPlayer.library V2.00
##base _OctaPlayerBase
##bias 30
##public
GetPlayer8()()
FreePlayer8()()
PlayModule8(module)(A0)
ContModule8(module)(A0)
StopPlayer8()()
LoadModule8(filename)(A0)
UnLoadModule8(module)(A0)
SetModnum8(modnum)(D0)
RelocModule8(module)(A0)
##end
